Benutzeranleitung
Benutzeranleitung für Programm KeyLabel

Mit dem Programm KeyLabel können Sie die Funktionstasten des Apparates Habimat X2 beschriften. Sie können die Namen einzeln eingeben oder vom Habimat X2 empfangen und anschliessend ausdrucken.

1. Namen eingeben:

Um einen Namen einzugeben oder zu ändern, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das entsprechende Feld.

Die Eingabe des Namens kann mit folgenden Tasten beendet werden:

- Linke Maustaste über einem andern Namen-Feld drücken: Dieser Name kann eingegeben werden.

- Linke Maustaste ausserhalb der Namen-Felder drücken.

- Tabulator-Taste: Der Name der nächsten Zeile kann eingegeben werden.

- Enter (Return)-Taste: Die Eingabe wird beendet.

- Escape-Taste: Die Eingabe wird beendet, ohne die Eingabe zu übernehmen (Abbrechen).

2. Spezielle Funktionen:

Wenn die rechte Maustaste über einem Namen-Feld gedrückt wird, wenn der Name nicht gerade editiert wird, erscheint ein Kontext-Menu mit folgenden Optionen:

- Hintergrundfarbe ändern: Die Hintergrundfarbe kann für jedes Namen-Feld einzeln gewählt werden.

- Hintergrundfarbe grau/weiss: Das Namen-Feld erhält wieder die Standard-Hintergrundfarbe (abwechselnd grau oder weiss).

- Feld einfügen: An der Stelle des gewählten Feldes wird ein leeres Namen-Feld eingeschoben. Die nachfolgenden Felder werden nach unten geschoben. Das unterste Namen-Feld wird dabei gelöscht.

- Feld entfernen: Das gewählte Namen-Feld wird gelöscht. Die nachfolgenden Felder werden nach oben geschoben.

3. Optionen:

Im Menu "Bearbeiten" kann unter "Schrift" die Schrift für alle Namen geändert werden.

Im Menu "Bearbeiten" können unter "Optionen" verschiedene Parameter eingestellt werden:

- Hintergrund: Es können verschiedene graue Raster gewählt werden. Sie gelten für die Namen-Felder, die nicht eine individuelle Hintergrund-Farbe haben.

- Abstand Text vom linken Rand: Der Abstand der Namen vom linken Rand.

- Ausdruck, Rand links, Rand oben: Die Positionierung des Namen-Streifens auf dem Papier beim Drucken.

- Ausdruck, Zoom: Es kann für die x- und y-Achse ein Zoom-Faktor (in Prozent) eingestellt werden, um den Namen-Streifen beim Drucken zu vergrössern (Zoom > 100 %) oder zu verkleinern (Zoom < 100 %).

Die Aenderungen all dieser Parameter werden in der Datei gespeichert.

4. Namen vom Habimat X2 empfangen:

Diese Funktion ist nur bei neuen Software-Versionen des Habimat X2 verfügbar.

Anstatt die Namen einzeln einzugeben, können alle Namen vom Habimat X2 an das Programm gesendet werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1.	Drücken Sie am Habimat die "Transfer"-Taste und wählen Sie die Einstellung "Windows PC".

2.	Wählen Sie im Programm den Befehl "Namen vom X2 empfangen" im Menu "Bearbeiten". Es erscheint ein Dialog-Fenster.

3.	Wählen Sie den seriellen Anschluss, in dem das Verbindungs-Kabel zwischen Computer und Habimat X2 steckt (COM1 bis COM4).

4.	Starten Sie den Sende-Vorgang mit der Schaltfläche "Uebertragung starten".

Das Dialog-Fenster wird automatisch geschlossen, wenn alle Namen empfangen wurden. Wenn wegen Uebermittlungs-Fehlern das Fenster nicht automatisch geschlossen wird, kann es mit dem Feld "Abbrechen" geschlossen werden.